Reference value pair (8.x-1.0) - en to th translation catalogue (9 entries)

en: Contains
th: ประกอบด้วย

en: Maximum length
th: ความยาวสูงสุด

en: Size of textfield
th: ขนาดช่องข้อความ

en: About
th: เกี่ยวกับ

en: Starts with
th: เริ่มต้นด้วย

en: Field types
th: ประเภทช่องรับข้อมูล

en: The referenced entity
th: ที่อ้างถึงเอนทิตี

en: Text value
th: ค่าข้อความ

en: %name: may not be longer than @max characters.
th: %name: อาจไม่เกิน @max characters.
