RefreshLess (2.0.0-alpha10) - en to pl translation catalogue (3 entries)

en: User interface
pl: Interfejs użytkownika

en: List additional actions
pl: Pokaż dodatkowe kolumny

en: Page with blocks
pl: Strona z blokami
