RefreshLess (8.x-1.0-alpha2) - en to de translation catalogue (2 entries)

en: RefreshLess
de: Weniger aktualisieren

en: Speeds up navigating your web site by only loading the parts that change between pages.
de: Beschleunigt die Navigation auf Ihrer Website, indem nur die Teile geladen werden, die sich zwischen den Seiten ändern.
