RefreshLess (8.x-1.0-alpha3) - en to de translation catalogue (4 entries)

en: Page with blocks
de: Seite mit Blöcken

en: RefreshLess
de: Weniger aktualisieren

en: Speeds up navigating your web site by only loading the parts that change between pages.
de: Beschleunigt die Navigation auf Ihrer Website, indem nur die Teile geladen werden, die sich zwischen den Seiten ändern.

en: New page loaded: !title
de: Neue Seite geladen: !title
