ReplayWeb.page Player (1.0.0-beta1) - en to lt translation catalogue (4 entries)

en: Custom
lt: Savitas

en: pixels
lt: pikseliai

en: Maximum height
lt: Didžiausias aukštis

en: Maximum width
lt: Didžiausias plotis
