ReplayWeb.page Player (1.0.0-beta2) - en to es translation catalogue (4 entries)

en: Custom
es: Personalizado

en: pixels
es: píxeles

en: Maximum height
es: Alto máximo

en: Maximum width
es: Ancho máximo
