ReplayWeb.page Player (1.0.0-beta3) - en to gl translation catalogue (5 entries)

en: File
gl: Ficheiro

en: Custom
gl: Personalizado

en: pixels
gl: píxeles

en: Maximum height
gl: Altura máxima

en: Maximum width
gl: Anchura máxima
