ReplayWeb.page Player (1.0.0-beta3) - en to ka translation catalogue (3 entries)

en: File
ka: ფაილი

en: Maximum height
ka: მაქსიმალური სიმაღლე

en: Maximum width
ka: მაქსიმალური სიგანე
