ReplayWeb.page Player (1.0.0-beta4) - en to ca translation catalogue (5 entries)

en: Custom
ca: Personalitzat

en: Base URL
ca: URL base

en: pixels
ca: píxels

en: Maximum height
ca: Alçada màxima

en: Maximum width
ca: Amplada màxima
