ReplayWeb.page Player (1.0.0-beta4) - en to hu translation catalogue (5 entries)

en: Custom
hu: Egyéni

en: Base URL
hu: Alapelérés útvonala

en: pixels
hu: képpont

en: Maximum height
hu: Minimális magasság

en: Maximum width
hu: Maximális szélesség
