HTTP Request Logger (3.0.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (21 entries)

en: Logging
target: Loggføring

en: Size
target: Størrelse

en: Reset
target: Nullstill

en: Default
target: Standard

en: Time
target: Tid

en: Path
target: Sti

en: Data type
target: Datatype

en: Page
target: Side

en: Desc
target: Synkende

en: Code
target: Kode

en: Method
target: Metode

en: Cache
target: Hurtigbuffer

en: Duration
target: Varighet

en: Sort by
target: Sortér etter

en: Apply
target: Bruk

en: Offset
target: Forskyving

en: Items per page
target: Elementer per side

en: - All -
target: - Alle -

en: « First
target: « Første

en: Last »
target: Siste »

en: Asc
target: Stigende
