Responsive Menus (2.0.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: The configuration options have been saved.
target: Indstillingerne er blevet gemt.

en: Expanded
target: Udvidet

en: Custom
target: Tilpasset

en: Right to left
target: Højre til venstre

en: Left to right
target: Venstre til højre
