Retina Images (8.x-1.0-beta1) - en to az translation catalogue (6 entries)

en: original
az: orijinal

en: view actual size
az: faktiki ölçüyə baxın

en: Image resize failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
az: Şəklin ölçüsünü dəyişmək uğursuz oldu %path %toolkit dəsti (%mimetype, %dimensions)

en: Image scale failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
az: %path %toolkit dəstindən istifadə etməklə şəkil miqyası uğursuz oldu (%mimetype, %dimenions)

en: Image crop failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
az: %path %toolkit dəstindən istifadə etməklə şəkil kəsilmədi (%mimetype, %dimensions)

en: Image scale and crop failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
az: %path %toolkit dəstindən istifadə etməklə şəkil miqyası və kəsmə uğursuz oldu (%mimetype, %dimenions)
