Retina Images (8.x-1.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: original
target: اصلی

en: view actual size
target: نمایش اندازه واقعی

en: Sample original image
target: نمونه‌برداری از تصویر اولیه

en: Sample modified image
target: نمونه‌برداری از تصویر تغییریافته

en: Image resize failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: تغییر اندازه عکس با استفاده از جعبه ابزار %toolkit در %path موفقیت آمیز نبود (%mimetype, %dimensions)

en: Image scale failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: تغییر مقیاس عکس با استفاده از جعبه ابزار %toolkit در %path موفقیت آمیز نبود (%mimetype, %dimensions)

en: Image crop failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: برش عکس با استفاده از جعبه ابزار %toolkit در %path موفقیت آمیز نبود (%mimetype, %dimensions)

en: Image scale and crop failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: تغییر اندازه و برش عکس با استفاده از جعبه ابزار  %toolkit در %path موفقیت آمیز نبود (%mimetype, %dimensions)
