Retina Images (8.x-1.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (11 entries)

en: view actual size
target: ver o tamanho actual

en: Sample original image
target: Exemplo da imagem original

en: Sample modified image
target: Exemplo da imagem modificada

en: Image resize failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: Falha no redimensionamento da imagem, usando o %toolkit toolkit em %path (%mimetype, %dimensions)

en: Image scale failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: Falha na alteração da escala da imagem, usando o %toolkit toolkit em %path (%mimetype, %dimensions)

en: Image crop failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: Falha no recorte de imagem, usando o %toolkit toolkit em %path (%mimetype, %dimensions)

en: Image scale and crop failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: Falha na alteração da escala e recorte da imagem, usando o %toolkit toolkit em %path (%mimetype, %dimensions)

en: Resolution multiplier
target: Multiplicador de resolução

en: (upscaling allowed)
target: (aumento do tamanho, permitido)

en: width @data.width
target: largura @data.width

en: height @data.height
target: altura @data.height
