Retina Images (8.x-1.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (12 entries)

en: original
target: 原始

en: view actual size
target: 查看实际尺寸

en: Sample original image
target: 原始图片示例

en: Sample modified image
target: 已修改图片示例

en: Image resize failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: 使用 %path 的 %toolkit 工具包改变图片尺寸失败（%mimetype，%dimensions）

en: Image scale failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: 使用 %path 的 %toolkit 工具包比例缩放图片失败（%mimetype，%dimensions）

en: Image crop failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: 使用 %path 的 %toolkit 工具包裁切图片失败（%mimetype，%dimensions）

en: Image scale and crop failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: 使用 %path 的 %toolkit 工具包比例缩放并裁切图片失败（%mimetype，%dimensions）

en: Resolution multiplier
target: 分辨率倍率

en: (upscaling allowed)
target: （允许放大）

en: width @data.width
target: 宽度 @data.width

en: height @data.height
target: 高度 @data.height
