Retina Images (8.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (12 entries)

en: Back
target: 返回

en: About
target: 關於

en: original
target: 原始

en: view actual size
target: 檢視實際大小

en: Sample original image
target: 原始圖像示範

en: Sample modified image
target: 已修改圖像示範

en: Image resize failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: 使用 %path 的 %toolkit 工具組調整圖像大小失敗 (%mimetype，%dimensions)

en: Image scale failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: 使用 %path 的 %toolkit 工具組縮放圖像失敗 (%mimetype，%dimensions)

en: Image crop failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: 使用 %path 的 %toolkit 工具組裁剪圖像失敗 (%mimetype，%dimensions)

en: Image scale and crop failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: 使用 %path 的 %toolkit 工具組縮放及裁剪圖片失敗 (%mimetype，%dimensions)

en: Image styles
target: 圖片樣式

en: (upscaling allowed)
target: (允許放大)
