Retina Images (8.x-1.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (11 entries)

en: view actual size
target: ver tamanho atual

en: Sample original image
target: Exemplo de imagem original

en: Sample modified image
target: Exemplo de imagem modificada

en: Image resize failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: Falha no redimensionamento de imagem usando o toolkit %toolkit em %path (%mimetype, %dimensions)

en: Image scale failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: A escala da imagem usando o kit %toolkit em %path falhou (%mimetype, %dimensions)

en: Image crop failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: Corte de imagem usando o kit %toolkit em %path falhou (%mimetype, %dimensions)

en: Image scale and crop failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: Escalar a imagem usando o kit %toolkit em %path falhou (%mimetype, %dimensions)

en: Resolution multiplier
target: Multiplicador de resolução

en: (upscaling allowed)
target: (aumento de escala permitido)

en: width @data.width
target: largura @data.width

en: height @data.height
target: altura @data.height
