rokka (8.x-1.0-alpha1) - en to da translation catalogue (25 entries)

en: Delete
da: Slet

en: Operations
da: Handlinger

en: Edit
da: Redigér

en: Settings
da: Indstillinger

en: Name
da: Navn

en: Label
da: Etiket

en: True
da: Sandt

en: False
da: Falsk

en: View
da: Vis

en: Options
da: Valg

en: Created
da: Oprettet

en: File size
da: Filstørrelse

en: API Key
da: API-nøgle

en: Authored by
da: Skrevet af

en: Are you sure you want to delete %name?
da: Er du sikker på, at du ønsker at slette %name?

en: Changed
da: Ændret

en: Organization
da: Organisation

en: Machine name
da: Internt navn

en: Uri
da: URI

en: Publishing status
da: Publiceringsstatus

en: Image generation in progress. Try again shortly.
da: Billedoprettelse i gang. Prøv igen om et øjeblik.

en: Error generating image.
da: Fejl ved generering af billede.

en: Unable to generate the derived image located at %path.
da: Kan ikke generere det afledte billede på %path.

en: Error generating image, missing source file.
da: Fejl ved generering af billede, manglende originalfil.

en: Source image at %source_image_path not found while trying to generate derivative image at %derivative_path.
da: Originalbilledet på %source_image_path kunne ikke findes under forsøget på at generere et afledt billede på %derivative_path.
