S3 File System (8.x-2.0-alpha1) - en to ne translation catalogue (3 entries)

en: Disabled
ne: निष्क्रिय बनाइएको

en: Enabled
ne: सक्षम बनाइएको

en: Hostname
ne: होष्टनाम
