S3 File System (8.x-3.0-alpha0) - en to fr translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
fr: Désactivé

en: Enabled
fr: Activé

en: Settings
fr: Paramètres

en: Hostname
fr: Nom d'hôte
