S3 File System (8.x-3.0-alpha1) - en to uk translation catalogue (8 entries)

en: Actions
uk: Дії

en: Disabled
uk: Вимкнено

en: Enabled
uk: Увімкнено

en: Settings
uk: Налаштування

en: Hostname
uk: Назва хоста

en: Torrents
uk: Торенти

en: Amazon Web Services Secret Key
uk: Секретний ключ до Веб-сервісів Амазон (AWS)

en: A 64-bit PHP installation is required in order to support files larger than 2GB.
uk: Для підтримки файлів понад 2ГБ має використовуватись 64-бітна версія PHP.
