S3 File System (8.x-3.0-alpha11) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Actions
target: 動作

en: Disabled
target: 停用

en: Enabled
target: 啟用

en: Settings
target: 設定

en: Hostname
target: 主機名稱

en: Image generation in progress. Try again shortly.
target: 正在產生圖像中，請稍等。

en: Error generating image.
target: 產生圖像錯誤。

en: Unable to generate the derived image located at %path.
target: 無法生成位於 %path 的衍生圖片。
