S3 File System (8.x-3.0-alpha17) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Actions
target: عملکردها

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: Settings
target: تنظیمات

en: Hostname
target: نام میزبان

en: Error generating image.
target: خطا در تولید تصویر.

en: Unable to generate the derived image located at %path.
target: قادر به تولید تصویر مشتق شده واقع در %path نیست.
