S3 File System (8.x-3.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (14 entries)

en: Actions
target: Ações

en: Disabled
target: Desativado

en: Enabled
target: Ativado

en: Settings
target: Definições

en: Error
target: Erro

en: Hostname
target: Nome do servidor

en: Validate
target: Validar

en: - Select -
target: - Selecionar -

en: Image generation in progress. Try again shortly.
target: Geração de imagem em curso. Tente novamente em breve.

en: Error generating image.
target: Erro ao gerar a imagem.

en: Unable to generate the derived image located at %path.
target: Não foi possível gerar a imagem proveniente da localizada em %path.

en: File '%original_source' ('%realpath') could not be copied because it does not exist.
target: O ficheiro  '%original_source' ('%realpath') não pôde ser copiado porque não existe.

en: File '%original_source' could not be copied because it does not exist.
target: O ficheiro  '%original_source' não pôde ser copiado porque não existe.

en: Temporary file '%temp_name' could not be created.
target: O ficheiro temporário '%temp_name' não pôde ser criado.
