S3 File System (8.x-3.0-beta6) - en to ro translation catalogue (13 entries)

en: Actions
ro: Acțiuni

en: Disabled
ro: Dezactivat

en: Enabled
ro: Activat

en: Settings
ro: Setări

en: Error
ro: Eroare

en: Always
ro: Întotdeauna

en: Are you sure?
ro: Sunteți sigur(ă)?

en: Keys
ro: Chei

en: - Select -
ro: -Selectaţi-

en: Error generating image.
ro: Eroare la generare imagine.

en: Unable to generate the derived image located at %path.
ro: Imposibil de generat imaginea derivată localizată la %path.

en: Error generating image, missing source file.
ro: Eroare la generarea imaginii, fișier sursă lipsă.

en: Source image at %source_image_path not found while trying to generate derivative image at %derivative_path.
ro: Imaginea sursă la %source_image_path nu a fost găsită în timpul încercării de generare a imagnii derivate la %derivative_path.
