S3 File System (8.x-3.0-rc1) - en to ml translation catalogue (6 entries)

en: Actions
ml: പ്രവര്‍ത്തികള്‍

en: Disabled
ml: സജ്ജീകരിക്കാത്തത്

en: Enabled
ml: സജ്ജമാക്കി

en: Settings
ml: ക്രമീകരണങ്ങള്‍

en: Error
ml: പ്രശ്നം

en: Hostname
ml: ഹോസ്റ്റിന്റെ പേര്
