S3 File System (8.x-3.0-rc2) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: Actions
target: 動作

en: Disabled
target: 停用

en: Enabled
target: 啟用

en: Settings
target: 設定

en: Error
target: 錯誤

en: Always
target: 總是

en: Hostname
target: 主機名稱

en: - Select -
target: - 選取 -

en: Error generating image.
target: 產生圖像錯誤。

en: Unable to generate the derived image located at %path.
target: 無法生成位於 %path 的衍生圖片。
