S3 File System (8.x-3.3) - en to it translation catalogue (15 entries)

en: Actions
it: Azioni

en: Disabled
it: Disattivato

en: Enabled
it: Attivato

en: Settings
it: Impostazioni

en: Error
it: Errore

en: Always
it: Sempre

en: Hostname
it: Nome host

en: Are you sure?
it: Si è sicuri?

en: Keys
it: Chiavi

en: - Select -
it: - Scegliere -

en: Error generating image.
it: Errore nella generazione dell'immagine.

en: Unable to generate the derived image located at %path.
it: Impossibile generare l'immagine derivata nel percorso %path.

en: Error generating image, missing source file.
it: Errore durante la generazione dell'immagine, il file sorgente è mancante.

en: Source image at %source_image_path not found while trying to generate derivative image at %derivative_path.
it: L'immagine sorgente nella cartella %source_image_path non è stata trovata mentre Drupal cercava di generare l'immagine derivata in %derivative_path.

en: Temporary file '%temp_name' could not be created.
it: Il file temporaneo '%temp_name' non può essere creato.
