S3 File System (8.x-3.9) - en to gl translation catalogue (9 entries)

en: Actions
gl: Accións

en: Disabled
gl: Desactivado

en: Enabled
gl: Activado

en: Settings
gl: Axustes

en: Error
gl: Erro

en: Hostname
gl: Nome do equipo anfitrión

en: - Select -
gl: - Seleccione -

en: Error generating image.
gl: Erro o xerar a imaxe.

en: Unable to generate the derived image located at %path.
gl: Non se puido xerar a imaxe derivada ubicada en %path.
