S3 File System CORS Upload (8.x-1.0-alpha7) - en to be translation catalogue (4 entries)

en: Maximum upload size
be: Максімальны памер загрузкі

en: This field stores the ID of a file as an integer value.
be: Гэтае поле захоўвае ID файла як цэлы лік.

en: The selected file %filename cannot be uploaded. Only files with the following extensions are allowed: %extensions.
be: Абраны файл %filename ня можа быць загружаны. Дазволены файлы толькі з наступнымі пашырэннямі: %extensions.

en: @name field is required.
be: @name поле патрабаванае.
