Salesforce Suite (8.x-4.0) - en to uk translation catalogue (38 entries)

en: Delete
uk: Видалити

en: Operations
uk: Операції

en: Enable
uk: Увімкнути

en: Disable
uk: Вимкнути

en: Last Updated
uk: Востаннє оновлено

en: Edit
uk: Редагувати

en: Reset
uk: Скинути

en: Weight
uk: Вага

en: The configuration options have been saved.
uk: Параметри конфігурації були успішно збережені.

en: Settings
uk: Налаштування

en: (none)
uk: (немає)

en: Label
uk: Мітка

en: Default
uk: Базово

en: View
uk: Перегляд

en: Page
uk: Сторінка

en: Fields
uk: Поля

en: Desc
uk: Спад

en: Save changes
uk: Зберегти зміни

en: Revoke
uk: Відкликати

en: Sort by
uk: Впорядкувати за

en: Entity
uk: Сутність

en: Apply
uk: Застосувати

en: Mapping
uk: Відповідність

en: Field Type
uk: Тип поля

en: Offset
uk: Зміщення

en: Authorization
uk: Уповноваження

en: - Select -
uk: - Виберіть -

en: Push
uk: Штовхання

en: Properties
uk: Властивості

en: Bundle
uk: Пакет

en: Providers
uk: Провайдери

en: Items per page
uk: Елементів на сторінку

en: - All -
uk: - Усе -

en: Login URL
uk: URL входу

en: Operations links
uk: Операційні посилання

en: Pull
uk: Тягнути

en: Asc
uk: Зрост

en: Master
uk: Головне
