Sanitization (8.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Settings
target: تنظیمات

en: Basic settings
target: تنظیمات پایه

en: About
target: درباره

en: Finished with an error.
target: با یک خطا پایان یافت.
