Sanitization (8.x-1.1) - en to ca translation catalogue (4 entries)

en: Settings
ca: Paràmetres

en: Basic settings
ca: Paràmetres bàsics

en: About
ca: Detalls

en: Finished with an error.
ca: Acabat amb un error.
