Saudi Identity Field (8.x-2.1) - en to ca translation catalogue (4 entries)

en: Not installed
ca: No està instal·lat

en: Installed
ca: Instal·lat

en: About
ca: Detalls

en: Field types
ca: Tipus de camps
