Saudi Identity Field (8.x-2.1) - en to th translation catalogue (4 entries)

en: Not installed
th: ไม่ได้ติดตั้งไว้

en: Installed
th: ติดตั้ง

en: About
th: เกี่ยวกับ

en: Field types
th: ประเภทช่องรับข้อมูล
