Search and Replace Scanner (8.x-1.0-rc6) - en to ml translation catalogue (4 entries)

en: Date
ml: തിയ്യതി

en: Search
ml: തിരയൂ

en: Undo
ml: പഴയപടിയാക്കുക

en: All languages
ml: എല്ലാ ഭാഷകളും
