Schema Diff (1.0.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: Installed
target: Instalado

en: Entity/field definitions
target: Definições de entidade/campo

en: The following changes were detected in the entity type and field definitions. @updates
target: As seguintes alterações foram detectadas no tipo de entidade e nas definições de campo. @updates
