Schema.org/MedicalEntity (8.x-3.0) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: function
target: تابع - عملکرد

en: - None -
target: - هیچکدام -

en: name
target: نام

en: status
target: وضعیت

en: Class
target: کلاس

en: description
target: توضیحات

en: Property
target: ویژگی

en: warning
target: هشدار

en: image
target: تصویر
