Schema.org/MedicalEntity (8.x-3.1) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: function
target: função

en: - None -
target: - Nenhum -

en: name
target: nome

en: status
target: estado

en: code
target: código

en: Class
target: Classe

en: Property
target: Propriedade

en: warning
target: aviso

en: image
target: imagem

en: location
target: localização
