Schema.org Blueprints: Hospital Starterkit (1.0.0-alpha18) - en to pl translation catalogue (15 entries)

en: Title
pl: Tytuł

en: Yes
pl: Tak

en: No
pl: Nie

en: Reset
pl: Resetuj

en: Default
pl: Domyślny

en: Page
pl: Strona

en: Desc
pl: Malejąco

en: Sort by
pl: Sortuj po

en: Apply
pl: Zastosuj

en: Organization
pl: Organizacja

en: Offset
pl: Przesunięcie

en: Locations
pl: Lokalizacje

en: Items per page
pl: Elementów na stronę

en: - All -
pl: - Wszystko -

en: Asc
pl: Rosnąco
