Schema.org Blueprints: Podcast Starterkit (1.0.0-alpha37) - en to ast translation catalogue (4 entries)

en: view
ast: vista

en: Reset
ast: Reafitar

en: Default
ast: Predefiníu

en: All
ast: Too
