Search API Federated Solr (8.x-1.2) - en to de translation catalogue (14 entries)

en: Username
de: Benutzername

en: Search
de: Suche

en: Password
de: Passwort

en: Maximum length
de: Maximallänge

en: Size of textfield
de: Größe des Textfeldes

en: Enter the terms you wish to search for.
de: Die Begriffe eingeben, nach denen gesucht werden soll.

en: Placeholder
de: Platzhalter

en: The maximum length of the field in characters.
de: Die Maximallänge des Feldes in Zeichen

en: No results text
de: Text für keine Ergebnisse

en: Search API index
de: Search-API-Index

en: Text that will be shown inside the field until a value is entered. This hint is usually a sample value or a brief description of the expected format.
de: Text, der bis zur Eingabe eines Wertes im Feld angezeigt wird. Dies ist üblicherweise ein Beispiel für das erwartete Format oder eine kurze Beschreibung.

en: Placeholder: @placeholder
de: Platzhalter: @placeholder

en: %name: may not be longer than @max characters.
de: %name: darf nicht länger sein als @max Zeichen.

en: Textfield size: @size
de: Größe des Textfeldes: @size
