Select 2 (8.x-1.0-beta1) - en to hi translation catalogue (6 entries)

en: User interface
hi: उपयोक्ता अंतरपृष्ठ

en: On
hi: चालू

en: - None -
hi: - कोई नहीं -

en: Off
hi: बंद

en: - Select -
hi: - चुनें -

en: Autocomplete
hi: स्वत: पूर्ण
