Select 2 (8.x-1.0-beta2) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: User interface
target: رابط کاربری

en: On
target: روشن

en: - None -
target: - هیچکدام -

en: Off
target: خاموش

en: - Select -
target: - انتخاب -

en: Autocomplete
target: تکمیل خودکار
