Serial Field (8.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Value
target: مقدار

en: Yes
target: بله

en: No
target: خیر

en: Number
target: عدد

en: Default
target: پیش‌فرض

en: Default value
target: مقدار پیش‌فرض

en: About
target: درباره
