Session Inspector (1.0.0-alpha3) - en to hi translation catalogue (7 entries)

en: Operations
hi: कार्यवाही

en: This action cannot be undone.
hi: इस क्रिया को अकार्य नहीं किया जा सकता है यानि फिर से पहले की अवस्था मे जाना सम्भव नहीं है।

en: Timestamp
hi: टाइमस्टैम्प

en: Location
hi: स्थान

en: Current
hi: मौजूदा

en: Browser
hi: ब्राउज़र

en: Testing
hi: परिक्षण
