Set Front Page (8.x-1.0-rc1) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Pages
target: Sider

en: Path
target: Sti

en: Default front page
target: Standard forside

en: Current page
target: Nåværende side

en: The path '%path' is either invalid or you do not have access to it.
target: Stien «%path» er enten ugyldig, eller du har ikke tilgang til den.

en: The path '%path' has to start with a slash.
target: Stien «%path» må starte med en skråstrek.
