Site Guardian Dashboard (1.0.0-beta2) - en to unknown language translation catalogue (27 entries)

en: Title
target: Tiotal

en: Body
target: Bodhaig

en: Status
target: Staid

en: Author
target: Ùghdar

en: Disabled
target: À comas

en: Enabled
target: An comas

en: Administration
target: Rianachd

en: Yes
target: Tha

en: No
target: Chan eil

en: Link
target: Ceangal

en: Import
target: Ion-phortaich

en: Export
target: Às-phortaich

en: Label
target: Leubail

en: View
target: Seall

en: Refresh
target: Ath-nuadhaich

en: Updated
target: Air ùrachadh

en: Unknown
target: Neo-aithnichte

en: Database type
target: Seòrsa an stòir-dhàta

en: Created
target: Air a chruthachadh

en: Off
target: Dheth

en: Never
target: Na dèan seo idir

en: Published
target: Foillsichte

en: Promoted to front page
target: Air àrdachadh gun duilleag mhòr

en: OK
target: Ceart ma-thà

en: User data
target: Dàta a' chleachdaiche

en: Authored on
target: Ùghdaraichte

en: Info
target: Fiosrachadh
