Site Guardian Dashboard (1.0.0-beta2) - en to unknown language translation catalogue (45 entries)

en: Title
target: 標題

en: Body
target: 內容

en: Status
target: 狀態

en: Author
target: 作者

en: Disabled
target: 停用

en: Enabled
target: 啟用

en: Administration
target: 管理

en: On
target: 開啟

en: Yes
target: 是

en: No
target: 否

en: Projects
target: 專案

en: Link
target: 連結

en: Name
target: 名稱

en: Import
target: 匯入

en: Export
target: 匯出

en: Label
target: 標籤

en: View
target: 檢視

en: Refresh
target: 重新整理

en: Updated
target: 已更新

en: Unknown
target: 未知

en: Database type
target: 資料庫類型

en: Created
target: 已建立

en: Off
target: 關閉

en: Never
target: 永不

en: Published
target: 已發表

en: Promoted to front page
target: 首頁推薦

en: OK
target: 確定

en: User data
target: 使用者數據

en: Last checked
target: 上次最後檢查

en: Authored on
target: 發表於

en: Info
target: 資訊

en: warning
target: 警告

en: Website
target: 網站

en: Changed
target: 已變更

en: Drupal version
target: Drupal 版本

en: Dashboard
target: 儀表板

en: The file could not be uploaded.
target: 檔案無法上載。

en: @interval ago
target: @interval 前

en: PHP memory limit
target: PHP 記憶體限制

en: Database updates
target: 資料庫更新

en: Alert
target: 警告

en: Configuration files
target: 設定檔

en: Latest Version
target: 最新版本

en: Updates available
target: 可用更新

en: Allowed types: @extensions.
target: 允許的類型：@extensions。
